Copyright: Canon LBP-1120 Hjælp (C) 2002 Canon Inc.
Citation: Canon LBP-1120 Hjælp (C) 2002 Canon Inc.


Således bruges hjælp

Disse hjælpefiler indeholder indholdsvinduer og beskrivelsesvinduer.

Indholdsvindue
Indholdsvinduet indeholder en liste over hjælpeemnernes titler.
Dobbeltklik på den titel du ønsker hjælp til, for at få vist den passende beskrivelse.
Når du har læst beskrivelsen, skal du klikke på indholdsknappen for at vende tilbage til indholdet og læse om de andre emner.

Eller klik på ?-knappen for at beskrivelsen.

?-knap
Klik på ?-knappen i øverste højre hjørne i printerdriverindstillingsvinduet, klik derefter på et emne, du ønsker information om, for at se beskrivelsen.

Hvis der ikke er nogen ?-knap
Nogle vinduer, såsom statusvinduet, har ingen ?-knap. I dette tilfælde skal du bruge højre museknap til at klikke på det emne, du vil have vist, hvorefter du klikker på Hvad er det? for at se beskrivelsen.


Varemærker

LBP, Canon og LASER SHOT er varemærker tilhørende Canon Inc.

Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker fra deres respektive firmaer.


Hvad er en printerdriver?

En printerdriver er et software, som din computer skal bruge til at printe.


Printerdriverens funktioner

En printerdriver indeholder følgende funktioner i tillæg til konvertering af data til udskrivelig form.

Udskrivning på forskellige størrelser papir.

Udskrivning af dokumenter i forstørrede/reducerede størrelser.

Udskrivning af multiple sider i et dokument på et stykke papir.

Overlayudskrivning af data ovenpå andre data.

Dannelse af profiler for indstilling af sideopsætningsikonet, afslutningsikonet og kvalitetsikonet, der kan lagres og bruges igen.


Valg af profil til udskrivning

Du kan udskrive i forskellige stile ved at vælge navnet på profilindstillingen, der er bedst for dit udskriftsjob, fra profillisten.

1	Indstillinger til sideopsætningsikonet, afslutningsikonet og kvalitetsikonet vises.

2	Vælg navnet på den bedste indstilling fra profillisten.

Du kan klikke på knappen Visindstillinger for at bekræfte indstillingerne for hver knap.


Registrering af en profil

Du kan registrere dine egne unikke profiler til brug ved udskrivning.

1	Brug sideopsætningsikonet, finishingsikonet og kvalitetsikonet til at angive de indstillinger, du ønsker at registrere.

2	Klik på knappen tilføj i højre side af profilboksen til at åbne dialogboksen Tilføj Profil.

3	Angiv profilnavn, ikon og andre kommentarer til profilen, og klik på knappen OK.

Du kan klikke på knappen Visindstillinger for at bekræfte indstillingerne for hver knap.


Sletning af en profil

1	Åbn enten sideopsætningsikonet, finishingsikonet og kvalitetsikonet.

2	Klik på knappen rediger i højre side af profilboksen til at åbne dialogboksen Rediger profil.

3	I profillisten kan du vælge navnet på den profilindstilling, du ønsker at slette.

4	Klik på knappen slet under profillisten og klik derefter på knappen OK.


Ændring af profilernes rækkefølge i listen

1	Åbn enten sideopsætningsikonet, finishingsikonet og kvalitetsikonet.

2	Klik på knappen rediger i højre side af profilboksen til at åbne dialogboksen Rediger profil.

3	I profillisten kan du vælge navnet på den profilindstilling, hvis rækkefølge du ønsker at ændre.

4	Klik på op- eller ned-knappen i nederste højre hjørne af profillisten for at ændre placeringen af den valgte profil.

5	Klik på knappen OK.


Gemme en profil som en fil

For at gemme en profil til brug på en anden computer, skal du gemme den som en fil på en diskette.

1	Åbn enten sideopsætningsikonet, finishingsikonet og kvalitetsikonet.

2	Klik på knappen rediger i højre side af profilboksen til at åbne dialogboksen Rediger profil.

3	I profillisten kan du vælge navnet på den profilindstilling, du ønsker at gemme.

4	Klik på knappen eksport. Du vil se en dialogboks, der spørger om navnet på filen.

5	Angiv navnet på den fil, hvori du ønsker at gemme profilen, og klik på knappen OK.
* I Windows 2000 eller Windows XP skal du klikke på knappen Gem.
* Filnavnendelsen 'cfg' vil automatisk tilføjes.

Relaterede Emner

 Loade en profil fra en fil


Loade en profil fra en fil

Du kan loade en profil, der er lagret i en anden fil, og registrere den til brug i din printerdriver.

1	Åbn enten sideopsætningsikonet, finishingsikonet og kvalitetsikonet.

2	Klik på knappen rediger i højre side af profilboksen til at åbne dialogboksen Rediger profil.

3	Klik på knappen importer. Du vil se en dialogboks, der spørger om navnet på filen.

4	Vælg det filnavn du ønsker at loade og klik på knappen OK.
* I Windows 2000 eller Windows XP skal du klikke på knappen Åbn.

5	Navnet på de nye indstillinger vil tilføjes profillisten.

6	Klik på knappen OK.


Således vælges sidestørrelse

1	Åbn sideopsætningsikonet.

2	I Sidestørrelseslisten vælges størrelsen på tekstsiden.
* Visse applikationssoftwarepakker har ingen indstilling til sidestørrelse. I dette tilfælde kan du bruge kommandoen fil/udskriv eller kommandoen fil/sideopsætning i dit applikationssoftware.

Relaterede enheder

  Tilgængelige sidestørrelser


Brug af ikke-standard sidestørrelser

Brug af Microsoft Windows 98/Me

1	Åbn sideopsætningsikonet.

2	Klik på knappen Brugerdefineret sidestørrelse.
* Visse applikationssoftwarepakker har ingen indstilling til sidestørrelse. I dette tilfælde kan du bruge kommandoen fil/udskriv eller kommandoen fil/sideopsætning i dit applikationssoftware.

3	Dialogboksen til indstilling af Brugerdefineret sidestørrelse vil blive vist. Angiv bredden og højden på det papir du bruger.
* Angiv sidestørrelsen, som hvis du så papiret lodret (så højden er større end eller lig med bredden). Hvis du ønsker at dreje siden horisontalt, kan du ændre indstillingen for retning.

Brug af Microsoft Windows 2000/XP

På printserveren skal du definere et papir, der er kompatibelt med betingelserne, der gælder printere og vælge dette papir i printerdriveren. Der henvises til dokumentation og hjælpefiler for Microsoft Windows 2000/XP for detaljer.

Definering af papir på udskriftsserveren

1	Klik på knappen Start.

2	Flyt markøren til Indstillinger.
I Windows XP, klik på Printere og faxe og åbn mappen Printere og faxe. Fortsæt til trin 4.

3	Klik på Printer-mappen.

4	Rul filmenuen ned og vælg serveregenskaber.

5	Dialogboksen Printserveregenskaber vises. I Form-ikonet, angiv navn, bredde, højde og margener for det nye papir, der skal bruges, og klik på Gem knappen form.

6	Klik på knappen OK.

Valg af papir i printerdriveren

1	Klik på knappen Start.

2	Flyt markøren til Indstillinger.
I Windows XP, klik på Printere og faxe og åbn mappen Printere og faxe. Fortsæt til trin 4.

3	Klik på Printer-mappen.

4	Klik på 'Canon LASER SHOT LBP-1120'.

5	Rul Filmenuen ned og vælg egenskaber.

6	Åbn Vælg formularer-ikonet.

7	Fra Valgte formularer-listen, vælg den sidestørrelse, du ønsker at bruge.  Eller klik på Skift knappen formular for at ændre sidestørrelser.

8	Klik på knappen OK.

Relaterede enheder

  Tilgængelige sidestørrelser


Bemærk: Du kan kun vælge papir, der opfylder nedenstående betingelser.

Sidestørrelser inden for følgende områder:
Længde: 12.7 cm (5 tommer) - 35.56 cm (14 tommer)
Bredde: 7.62 cm (3 tommer) - 21.59 cm (8.5 tommer)

Papir, hvor længden overgår bredden:
Længden skal være større end eller lig med bredden.

Top, bund, venstre og højre margener på mindst 5 mm.

Det gyldige udskriftsområdes højde skal være større end eller lig med 10 cm (3,94 tommer).
Det gyldige udskriftsområdes bredde skal være større end eller lig med 5 cm (1,97 tommer).


Tilgængelige sidestørrelser

Printeren kan bruge følgende sidestørrelsesindstillinger.

Letter, Legal, A4, B5, Executive, Kuvert DL, Kuvert #10, Kuvert C5, Kuvert Monarch, Kartotekskort og tre Brugerdefinerede sidestørrelser (fra 7,62 X 12,7 cm til 21,59 X 35,56 cm)


Således ændres printeropløsning

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Indstil opløsningsindstillingen til enten 600 dpi eller 300 dpi.

Bemærk:

Denne opløsningsindstilling repræsenterer opløsningsniveauet for processering af printerdata.


Således udglattes skarp type og grafik

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Klik på Flere knappen indstillinger.

3	Dialogboksen Flere indstillinger vil åbnes. Sæt kryds i checkboksen Automatic Image Refinement.


Således udskrives gråtonebilleder

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Under Halvtone, vælg enten Mønster 1, Mønster 2 eller Glat.

Mønster 1 (Standard)

Kan anvendes til udskrivning af generelle dokumenter.

Mønster 2

Bogstaver og tal udskrives med en højere opløsning.

Glat

For udskrivning med nær-fotografisk kvalitet.

Bemærk:

Visse applikationer har deres egne unikke Halvtoneindstillinger. I disse tilfælde bør du udføre denne indstilling indeni applikationen, da applikationsindstillinger har prioritet over printerdriver.


Således justeres lysstyrke og kontrast

Disse indstillinger er kun gyldige for udskrivning af dokumenter, der indeholder bitmap, fyldte områder eller farver.

Justering af lysstyrke

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Angiv en værdi fra -80 til +80 i boksen eller vælg den ønskede værdi ved at klikke på retningsmarkørens taster til højre i boksen, eller trække rullegardinet.

Justering af kontrast

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Angiv en værdi fra -80 til +80 i boksen eller vælg den ønskede værdi ved at klikke på retningsmarkørens taster til højre i boksen, eller trække rullegardinet.


Således justeres tonerdensitet

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Klik på Flere knappen indstillinger.

3	Dialogboksen Flere indstillinger vil åbnes. Træk Tonerdensitetens rullegardin til den ønskede værdi.


Således spares toner

1	Åbn Kvalitetsikonet.

2	Klik på Flere knappen indstillinger.

3	Dialogboksen Flere indstillinger vil åbnes. Sæt kryds i checkboksen Tonerbesparelse.


Udskrivning af multiple sider på et stykke papir

Flere på hinanden følgende sider i et dokument kan formindskes og udskrives på ét ark papir. Du kan arrangere 2, 4, 8 eller 9 sider på et stykke papir i følgende layouts.

Udskriv 2 sider på et stykke papir: 1 vertikal x 2 horisontal
(eller 2 vertikal x 1 horisontal)

Udskriv 4 sider på et stykke papir: 2 vertikal x 2 horisontal

Udskriv 8 sider på et stykke papir: 2 vertikal x 4 horisontal
(eller 4 vertikal x 2 horisontal)

Udskriv 9 sider på et stykke papir: 3 vertikal x 3 horisontal

1	Klik på Sideopsætningsikonet, og vælg en værdi under Sideopsætningslayout for N sider pr. ark (N = 2, 4, 8, 9).

2	Under Siderækkefølge, vælg rækkefølgen af sider i layoutet.

3	Klik på knappen OK.

Bemærk:

Ved udskrivning af multiple sidelayouts, er Outputstørrelse og Manuel skalering ikke tilgængelige.


Således udskrives forstørrede/reducerede dokumenter på forskellige sidestørrelser

1	Klik på Sideopsætningsikonet.

2	Under Sidestørrelse vælges størrelsen på dokumentsiden.
* Visse applikationssoftwarepakker har ingen indstilling til sidestørrelse. I dette tilfælde kan du bruge kommandoen fil/udskriv eller kommandoen fil/sideopsætning i dit applikationssoftware.

3	Under Outputstørrelse, vælg størrelsen på det papir, du er ved at udskrive på.

4	Skaleringsraten Forstør/Reducer vil blive udregnet automatisk fra indstillingerne Sidestørrelse og Outputstørrelse. (Det er ikke nødvendigt at angive indstillingen Manuel skalering.)


Udskrivning af forstørrede/reducerede dokumenter med designerede rater.

Dokumenter, der er dannet på dit applikationssoftware, kan udskrives med designerede skaleringsrater for forstør/reducer. (Området er fra 10 % til 200 % med 1 % ad gangen.)

1	Klik på Sideopsætningsikonet.

2	Under Sidestørrelse vælges størrelsen på dokumentsiden.
* Visse applikationssoftwarepakker har ingen indstilling til sidestørrelse. I dette tilfælde kan du bruge kommandoen fil/udskriv eller kommandoen fil/sideopsætning i dit applikationssoftware.

3	Under Outputstørrelse, vælg størrelsen på det papir, du er ved at udskrive på.

4	Sæt et kryds i boksen for Manuel skalering, og angiv den ønskede skaleringsratio.

Bemærk:

Hvis du skriver 0 eller efterlader indstillingen blank, vil en ratio på 10 % blive brugt. Hvis du kun angiver et 1-cifret tal, vil der blive føjet et nul til cifferet. Hvis du angiver en værdi, der er højere end 200, vil ratioen rundes ned til 200 %.


Overlayudskrivning

Overlayudskrivning er en funktion, der tillader Dem at designere logoer, titler, eller andre overlaydata (kaldet Overlayforms) at blive udskrevet ovenpå data, der er udskrevet fra din applikation.

Overlayform kan designeres i begge former, som en Microsoft Windows Bitmap-fil (*.bmp) eller som en Metafil (*.wmf).


Således udskrives overlay

1	Klik på Sideopsætningsikonet.

2	Klik på knappen Overlay.

3	Dialogboksen Overlay vil åbnes. Klik på knappen Gennemse.

4	Angiv Filnavn.

5	Angiv Overlay-placering og de andre valg, og klik på knappen OK.

6	Udskriv dokumentet fra dit applikationssoftware. Dokumentdata vil blive udskrevet med Overlayformen ovenpå teksten.

* For at annulere Overlayudskrivning, skal du nulstille Filnavnet til [Ingen].


Således kontrolleres udskriftsjobbets status

Statusvinduet er indstillet til kun at åbnes, når det er nødvendigt, men du kan dog også åbne det automatisk ved udskrivningsstart. Statusvinduet åbnes også, når der er et udskrivningsproblem.

Åbning af Statusvindue når det er nødvendigt

1	Klik på Start.

2	Gå til Programmer.

3	Gå til Canon LASER SHOT LBP-1120.

4	Klik på 'Canon LASER SHOT LBP-1120-statusvindue'.

5	Klik på Statusvindueikonet på Værktøjslinjen.

6	Klik på "Canon LASER SHOT LBP-1120."

Automatisk åbning af Statusvindue under udskrivning

1	Åbn Indstillingsmenuen i Statusvinduet og vælg Statusindstillinger.

2	I dialogboksen Statusindstillinger, vælg Printerstatusindstillingen "Vis Printerstatusvindue under Udskrivning."

* For at deaktivere automatisk visning af Statusvindue, vælg "Vis kun Printerstatusvindue ved fejl.".


Således kontrolleres udskriftsjobs fra Statusvinduet

I Statusvinduet kan du sende kommandoerne Pause i job, Genoptag job og Slet job.

At pausere et udskriftsjob

Vælg knappen Pause i job fra værktøjslinjen, eller åbn Jobmenuen og vælg Pause i job.
Hvis en side udskrives, vil udskrivning pauseres, når siden er blevet udskrevet.

At genoptage et udskriftsjob efter en pause

Vælg knappen Genoptag job fra værktøjslinjen, eller åbn Jobmenuen og vælg Genoptag job.
Udskrivning vil fortsætte fra næste side.

At slette et udskriftsjob

Vælg knappen Slet job fra værktøjslinjen, eller åbn Jobmenuen og vælg Slet job.
Hvis en side udskrives, vil udskrivning pauseres, når siden er blevet udskrevet.
Alle resterende sider vil blive slettet, og udskrivning vil fortsætte fra næste job.


Således føjes lyd til beskeder

Du kan vælge, hvilke lydbeskeder du ønsker at afspille i hvilke situationer.

Aktivering af alle lyde

1	Åbn Indstillingsmenuen i Statusvinduet og vælg Statusindstillinger.

2	I dialogboksen Statusindstillinger under Lyde, vælg "Afspil alle lyde."

Aktivering af lyde kun ved fejl

1	Åbn Indstillingsmenuen i Statusvinduet og vælg Statusindstillinger.

2	I dialogboksen Statusindstillinger under Lyde, vælg "Afspil kun advarselslyde."

At deaktivere lyde

1	Åbn Indstillingsmenuen i Statusvinduet og vælg Statusindstillinger.

2	I dialogboksen Statusindstillinger under Lyde, vælg "Afspil ingen lyde."


Problemer

Denne sektion angiver nogle af de problemer, der kan opstå ved udskrivning vha. printerdriver, og fortæller dig, hvordan du skal løse dem.

Problemer med beskeder, der ikke vises

Dette kan være et problem med miljøindstillingen eller med filen. Prøv først at køre Fejlfinding.

Hvis dit problem ikke findes i følgende liste

Se Fejlfindingsteknikker.

Liste over problemer

Der udskrives ingenting

Udskrivning er langsom

En del af siden mangler

Gråtonebilleder udskrives ikke korrekt

Tekst, der vises i farver på skærmen, udskrives ikke i sort-hvid

Dokumentet udskrives med forskellige skrifttyper

Statusvindue åbner ikke

Lyde afspilles ikke med beskeder


Canon LASER SHOT LBP-1120 Fejlfinding

For at starte Canon LASER SHOT LBP-1120 Fejlfinding

1	Klik på Start.

2	Gå til Programmer.

3	Gå til Canon LASER SHOT LBP-1120.

4	Klik på Canon LASER SHOT LBP-1120 Fejlfinding.


Der udskrives ingenting

Hvis intet udskrives, når du sender et udskriftsjob til printeren, start med at kontrollere om:

Din printer er tændt, on-line og ikke i pause.

Dit printerkabel er sikkert tilsluttet i begge ender.

Din printer er korrekt konfigureret.

Der ikke findes nogle fejl.

Se Grundlæggende kontrol

Kontroller derefter følgende:

Hvis intet udskrives fra en Microsoft Windows applikation:

Udskrive en testside.

Hvis prøvesiden udskrives korrekt, er printerdriveren i stand til at udskrive. Kontroller denne applikation for at sikre, at alle udskriftsindstillinger er korrekte.

Hvis prøvesiden ikke udskrives:

Af- og geninstallere printerdriveren, og prøv at udskrive testsiden igen.

Hvis du stadig ikke er i stand til udskrive:

Kontakt Produktsupport


Udskrivning er langsom

Hvis din LBP-1120 synes at udskrive langsomt:

Forstør den tilgængelige hukommelse.

Reducer opløsningen til 300 dpi.

Luk andre applikationer under udskrivning af dette job.

Se Forstørrelse af tilgængelig hukommelse


En del af siden mangler

Hvis din side burde ligne eksemplet til venstre, men udskriver som eksemplet til højre, har du valgt liggende retning til udskrivning af et dokument, der er formateret til stående retning.

Hvis din side burde ligne eksemplet til venstre, men udskriver som eksemplet til højre, er papiret i printeren mindre end sidestørrelsen, der er specificeret med din applikation eller printerdriver.

Se Således vælges sidestørrelse

Hvis din side burde ligne eksemplet til venstre, men udskriver som eksemplet til højre, er skalering indstillet til mere end 100 %.

Se Udskrivning af forstørrede/reducerede dokumenter med designerede rater


Gråtonebilleder udskrives ikke korrekt

Hvis det grå i tekst og grafik udskrives som sort eller hvid, eller forskelligt fra, hvordan du havde tænkt dig, kontrollér Kvalitets-ikonet for at sikre, at halvtonemetoden er indstillet korrekt.  Du skal måske prøve forskellige kombinationer for at se, hvad der giver de bedste resultater til netop din grafik.

Relaterede enheder

 Således udskrives gråtonebilleder

 Således justeres lysstyrke og kontrast


Tekst, der vises i farver på skærmen, udskrives ikke i sort-hvid

Printerdriveren gør farvet tekst til mønstre af prikker, der udskrives som en grå skygge. Hvis farven i teksten er mørk nok, er du i stand til at udskrive det som sort ved at ændre indstillingerne i Kvalitets-ikonet:

Vælg minimum lysstyrke.

Husk, at de indstillinger du laver i Kvalitet-ikonet gælder hele dokumentet, ikke kun farvet tekst, og vil bibeholdes, indtil du ændrer dem.

Hvis dette ikke virker, så ændr tekstfarven til sort eller auto i din applikation for at sikre, at teksten udskrives i sort.

Relaterede enheder

 Således udskrives gråtonebilleder

 Således justeres lysstyrke og kontrast


Dokumenter udskrives med forskellige skrifttyper

Når du udskriver et dokument, der er formateret med printerskrifttyper til andre printere, vil printerdriveren udskifte med True Type skrifttyper.  F.eks., hvis dit dokument er formateret med Univers, vil printerdriveren udskifte med Arial.

De udskiftede True Type skrifttyper vil ligne, men ikke være identiske med de originale skrifttyper, så linjeadskillelser og sideadskillelser kan være anderledes. Kontroller dokumentet og foretag de nødvendige justeringer, og gem ændringerne.

For at udskrive et dokument med dets originale skrifttyper, skal du bruge printerdriveren til den originale printer i stedet for Canon LASER SHOT LBP-1120 printerdriver.


Statusvindue åbner ikke

Hvis statusvinduet ikke åbner, når du starter et udskriftsjob, skal du sørge for, at indstillingen "Vis printerstatusvindue under udskrivning" er valgt i dialogboksen Statusindstillinger.

Vælg Statusindstillinger fra Indstillingsmenuen i Statusvinduet.

Statusvinduet vises igen som du efterlod det, enten i fuld størrelse eller i minimeret visning (som et ikon), der angiver printerens status.


Lyde afspilles ikke med beskeder

For at afspille lyde med printerdriverbeskeder, skal du have et lydkort og en driver i din computer og printerdriverens lydfiler skal være installeret og aktiveret.

For at afspille lyde med beskeder

Sørg for, at "Afspil ingen lyde" ikke er valgt i dialogboksen Statusindstillinger.


Fejlfindingsteknikker

Hvis dit problem ikke passer til problemerne i Problemløsningslisten, kan du vælge en af følgende hintlister, der passer til dit problem, og følge de givne retningslinjer.

Liste over fejlfindingsteknikker

Således kontrolleres printerdriverens hardware-/softwarekrav

Grundlæggende kontrol

Kontrollere portindstillinger

Forstørrelse af tilgængelig hukommelse

Udskrive en testside

Af- og geninstallere printerdriveren

Produktsupport


Således kontrolleres printerdriverens hardware/softwarekrav

Printerdriveren har minimum krav til hardware og software.

Hardware (Anbefalede niveauer vist i parenteser)

Mikroprocessor:
Microsoft Windows 98/Me: Pentium 150 MHz eller bedre (Pentium III 600 MHz eller bedre).
Microsoft Windows 2000/XP: Pentium 233 MHz eller bedre (Pentium III 600 MHz eller bedre).

Hukommelse:
Microsoft Windows 98/Me: Minimum 32 MB (Minimum 64 MB).
Microsoft Windows 2000: Minimum 48 MB (Minimum 128 MB).
Microsoft Windows XP: Minimum 64 MB (Minimum 256 MB).

Printerport: USB (Universal Serial Bus)

Lydkort: for at afspille lyde med printerdriverbeskeder.

Ledig diskplads på det faste drev:
Microsoft Windows 98/Me: Minimum 15 MB.
Microsoft Windows 2000/XP: Minimum 10 MB.

Bemærk:

For at afspille lydbeskeder med printerdriverbeskeder, skal du installere et lydkort på din computer.

Software

Operativsystem: Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Home Edition eller Microsoft Windows XP Professional.

Til at finde ud af, hvilken operativsystemversion der kører:

Fra Hjælp-menuen i Microsoft Windows Explorer, klik på Om Microsoft Windows.


Grundlæggende kontrol

Hvis du ikke kan udskrive, så kontroller om printeren er klar, korrekt tilsluttet computeren og korrekt konfigureret. Kontroller følgende og se LBP-1120 dokumentation for flere detaljer. Disse procedurer virker kun, hvis computeren er direkte forbundet til en lokal printer.

Er printeren tilsluttet (tændt)?

Sørg for, at printeren er direkte tilsluttet AC-stikforbindelsen.

Sørg for, at strømledningen er sikkert tilsluttet printeren.

Hvis der ikke er strøm i stikkontakten, kan du prøve at tilslutte printeren til en anden stikkontakt.

Sørg for, at AC-stikforbindelsens strømforsyning stemmer overens med printerens værdier.

Kontroller om printerens strømknap er tændt.

Er kablet korrekt tilsluttet, i god stand og kompatibelt?

Hvis du har flyttet computeren for nylig, kan printerkablet måske sidde løst eller være beskadiget. Hvis du for nylig har udskiftet kablet, er det måske ikke kompatibelt med din printer.

Sørg for, at kablet er sikkert tilsluttet din computer og printer.

Kontroller kablet i begge ender for slid eller ødelagt isolering.

Kontrollér, at du bruger et USB-kabel. Se LBP-1120 dokumentation.

Sørg for, at printeren ikke er tilsluttet gennem en stikdåse. Hvis det er, så tilslut computeren igen direkte til printeren uden stikdåsen og prøv igen.

Er printeren konfigureret korrekt?

Hvis du har tilsluttet printeren en anden port eller for nylig har ændret port- eller printerindstillinger, er din computer måske ikke i stand til at kommunikere med printeren.

Sørg for, at printeren er tilsluttet en USB-port; LPT (parallel) porte og COM (serielle) porte er ikke understøttet.

Sørg for, at porten, der er valgt i Port-ikonet i dialogboksen Printeregenskaber, er den samme fysiske port, til hvilken printeren er tilsluttet.

Se Kontrollere portindstillinger

Er printerstatus tilgængelig og er printeren klar?

I Statusvinduet, vil Beskedområdet fortælle dig om printerens status. Hvis Statusvinduet viser "Status ikke tilgængelig", er der ingen kommunikation mellem printer og computer.

Sluk for printeren og tænd igen, vent derefter 10 sekunder.

Hvis printeren er i pause:

Åbn Printer-mappen og annuller printer i pause.

Hvis du har svaret ja til alle spørgsmålene herover, skal du fortsætte med: Produktsupport


Kontrollere portindstillinger

For at din computer kan kommunikere succesfuldt med din LBP-1120, skal din printer være indstillet til den port, hvortil den er fysisk tilsluttet (hvis det er en lokal printer).

For at kontrollere printerdriverens portindstillinger

1	Klik på Start.

2	Gå til indstillinger

3	Klik på Printere.

4	I Printer-mappen, klik på Canon LASER SHOT LBP-1120 for at vælge den.

5	Fra Filmenuen, vælg Egenskaber.

6	Klik på Detaljer-ikonet (hvis du bruger Microsoft Windows 2000/XP; Port-ikon).

Under "Udskriv til følgende port" sørg for, at Canon LASER SHOT LBP-1120 er indstillet til den port, hvortil den er fysisk tilsluttet.

Din printer skal være tilsluttet en USB-port (et navn, der begynder med "USB"). Printerdriveren kan ikke udskrive til serielle porte (et navn, der begynder med "COM").

Hvis du udskriver til en netværksprinter, sørg for, at printerens adresse på netværket er korrekt.


Forstørrelse af tilgængelig hukommelse

Hvis printeren er for langsom eller hvis du modtager beskeder om, at computerens hukommelse er lav eller opløsningen er formindsket, så prøv følgende metoder:

Luk andre applikationer under udskrivning af dette job. Hvert program, der kører, og dokument, der er åbent, tærer på computerens hukommelse. Lukkes de, vil computeren have flere ressourcer at arbejde med.

Udskriv ved reduceret opløsning.

Hvis du aktuelt udskriver ved 600 prikker pr. tomme, skal du reducere til 300 prikker pr. tomme i din applikations Udskriv- eller Udskrivningsindstilling-dialogboks. Du kan genindstille til højere opløsning, når det aktuelle job er afsluttet.

Hvis du ikke er i stand til at ændre opløsningen i din applikation, se Således ændres printeropløsning.

Tilføj mere tilfældigt tilgængelig hukommelse (RAM) til din computer.


Udskrives en testside

Udskrivning af en prøveside kontrollerer, om printerdriveren fungerer korrekt og giver detaljeret teknisk information omkring konfigurationen af din printer og computer.

Hvis du har et problem, der kræver kontakt til Produktsupport, er alle oplysningerne på denne side meget nyttige.

1	Klik på Start.

2	Gå til indstillinger

3	Klik på Printere.

4	I Printer-mappen, klik på Canon LASER SHOT LBP-1120 for at vælge den.

5	Fra Filmenuen, vælg Egenskaber.

6	I Generelt-ikonet, klik på Udskriv knappen testside.

Hvis prøvesiden udskrives, fungerer printerdriveren. Problemet kan være i applikationen, hvorfra du prøver at udskrive, eller i dokumentet.

Hvis testsiden ikke udskrives, skal du kigge under Grundlæggende kontrol for at sikre, at alle forbindelser er i orden.

Hvis du allerede har kontrolleret grundlæggende, kontakt: Produktsupport.


Af- og geninstallere printerdriveren

Hvis printerdriveren ikke virker korrekt, kan det hjælpe at fjerne den og installere den igen. Før du begynder, skal du sørge for at have Installations-cd-rommen klar til geninstallering, at du har den nødvendige adgangstilladelse (Microsoft Windows 2000/XP) og at der ikke er nogle udskriftsjob.

For at afinstallere printerdriver

1	Du er nødt til at lukke følgende filer, før du afinstallerer.
   Hjælp-fil
   Statusvindue
   Kontrolpanel
   Andre applikationsprogrammer

2	Klik på Start.

3	Gå til Program.

4	Gå til Canon LASER SHOT LBP-1120.

5	I Canon LASER SHOT LBP-1120-mappen, klik på Afinstallation af Canon LASER SHOT LBP-1120.

Hvis fjernelse og geninstallering af printerdriveren ikke løser problemet, kontakt: Produktsupport.


Produktsupport

Før du kontakter en servicerepræsentant, skal du koble printeren fra AC-stikforbindelsen.

Når du kontakter en Canon-autoriseret servicerepræsentant, skal du være ved din computer og have LBP-1120 dokumentation ved hånden. Vær klar til at give følgende oplysninger:

   Produktnavn (LBP-1120)

   Serienummer

   Købsdato og -sted

   Problemets natur
      (beskeder, der blev vist på din skærm)


Fanen Sideopsætning

Indeholder indstillinger for sidestørrelse, retning, forstør/reducer skalering, osv.

* Visse applikationssoftwarepakker indeholder ikke indstillingerne sidestørrelse eller retning. I dette tilfælde kan du bruge kommandoen fil/udskriv eller kommandoen fil/sideopsætning i dit applikationssoftware.

Indstilling af enheder

Profil

Eksempel

Sidestørrelse

Outputformat

Kopier

Retning

Sidelayout

Siderækkefølge

Papirtype

Manuel skalering

Knapper

Tilføj

Rediger

Visningsindstillinger

Brugerdefineret sidestørrelse

Overlay

Gendan standarder


Profil

Du kan registrere normalt brugte udskriftsindstillinger som udskrivningsprofiler. Vælg profilnavne fra listen, så kan du udskrive på forskellige måder.


Eksempel

Aktuelle indstillinger kan ses på eksempelskærmen.


Sidestørrelse

Sidestørrelsen er størrelsen på dokumentsiden, der er dannet med applikationssoftwaret. Indstillingen outputformat er størrelsen på det papir, der aktuelt udskrives fra printeren.


Outputformat

Outputformatet vælger størrelsen på det papir, der aktuelt udskrives fra printeren.

Når outputformatet er indstillet, bliver skaleringsratioen forstør/reducer automatisk fastlagt fra sidestørrelse og outputstørrelse. (Standard indstilling: Tilpas sidestørrelse)

Bemærk:

Når outputformatet ikke er det samme som sidestørrelsen, vil dokumentet blive forstørret eller reduceret til udskrift.


Kopier

Designerer antallet af kopier, der skal udskrives. (Standard indstilling: 1)

Bemærk:

Hvis du bruger dit applikationssoftware til at indstille antallet af kopier, skal du sørge for, at kun applikationssoftwaret eller printerdriveren, men ikke begge, bruges til denne indstilling.


Retning

Designerer retningen af udskrivning til retningen af papiret. Vælg enten stående (vertikal) eller liggende (horisontal) retning.

Stående (Standard)

Vælg udskrivning i vertikal (Stående) retning.

Liggende

Vælg udskrivning i horisontal (Liggende) retning.


Sidelayout

N Sider pr. Ark

Udskriver multiple dokumentsider på et stykke papir. (Standard indstilling: 1 side pr. ark)

Visse applikationssoftwarepakker har en indstilling for udskrivning af et sæt kopier af gangen. Denne funktion bør ikke bruges samtidig med sidelayout-funktionen.

Bemærk:

Når sidelayout-funktionen er i brug, er manuel skalering ikke tilgængelig.


Siderækkefølge

Vælg i hvilken rækkefølge siderne skal udskrives. Illustrerede siderækkefølge-indstillinger vises i rullegardinet til din henvisning. (Standard indstilling: Stående & sider pr. ark - venstre til højre, liggende & sider pr. ark - Top til bund, andre - på tværs fra venstre)


Papirtype

De understøttede papirtyper er vist herunder.

Almindeligt papir (Standard)
Papir, der vejer mellem 64 og 90 g/m2, transparenter, etiketter

Kraftigt papir
Papir, der vejer mellem 91 og 135 g/m2, Bond-papir, der vejer 90 g/m2

Kraftigt papir, højt
Kartotekskort, kuverter, brugerdefineret papir (182 mm bredt eller mindre)


Manuel skalering

For at udskrive et dokument vha. en designeret forstør/reducer skaleringsratio, skal du kontrollere manuel skalering og angive den ønskede ratio.

For at udskrive en specifik dokumentstørrelse på en specifik sidestørrelse, kan du angive sidestørrelse og outputstørrelse og skaleringsratioen vil blive udregnet automatisk.

For at udskrive med enhver anden skaleringsratio vha. indstillingen manuel skalering. (Indstillingsområdet er fra 10 % til 200 %.) (Standard indstilling: fra, 100 %)

Bemærk:

Hvis du bruger dit applikationssoftware, skal du indstille forstør/reducer ratioen, indstille printerdriveren til samme størrelse (100 %) og kun angive ratioen i applikationssoftwaret.


Knappen Tilføj

Klik på denne knap for at tilføje profilnavnet.


Knappen Rediger

Klik på denne knap for at ændre navn, ikon eller kommentarer på den aktuelt valgte profil.


Knappen Visningsindstillinger

Klik på denne knap for at se en liste over indstillinger for den aktuelle printerdriver.


Knappen Brugerdefineret sidestørrelse
Knappen Brugerdefineret papirstørrelse (kun Microsoft Windows 98/Me)

Hvis du udskriver på papir, der ikke er af regulær størrelse, skal du klikke på denne knap for at indstille sidestørrelse.


Knappen Overlay

For at bruge overlay-udskrivning, skal du klikke på knappen for at angive overlaydata og andre indstillinger for overlay-udskrivning.


Knappen Gendan standarder

Klik for at gendanne indstillinger til deres standard værdier.


Fanen Finishing

Indeholder indstillinger for udskrivningsmetoden.

Indstilling af enheder

Profil

Eksempel

Sætvis

Knapper

Tilføj

Rediger

Visningsindstillinger

Præferencer

Gendan standarder


Eksempel

Aktuelle indstillinger kan ses på eksempelskærmen.


Sætvis

Aktiver sætvis-checkboksen for at udskrive multiple kopier af eet sæt ad gangen. Når den første kopi er udskrevet fra første til sidste side, vil næste kopi begynde at udskrive fra første side. (Standard indstilling: Fra)


Knappen Præferencer

Hvis sidestørrelsen ikke stemmer overens med udskriftsjobbet, skal du åbne dialogboksen præferencer for at finde ud af, hvad der skal gøres.

Microsoft Windows 2000/XP indeholder også indstillinger for spooling-funktionen.


Fanen Kvalitet

Indeholder indstillinger, der fastlægger kvaliteten af udskrevet output i henhold til indholdet i det dokument, du vil udskrive. Indeholder også indstillinger for opløsning og farve.

Indstilling af enheder

Profil

Eksempel

Opløsning

Halvtone

Lysstyrke

Kontrast

Knapper

Tilføj

Rediger

Visningsindstillinger

Om

Flere indstillinger

Gendan standarder


Eksempel

Aktuelle indstillinger kan ses på eksempelskærmen.


Opløsning

Fastlægger udskriftsopløsningen. Indstiller opløsningen til 600 dpi for at udskrive højkvalitets grafikbilleder med skarpe detaljer. (Standard indstilling: 600 dpi)


Halvtone

Klik for at ændre halvtonetype, der er brugt til udskrivning.

Mønster 1 (Standard)

Kan anvendes til udskrivning af generelle dokumenter.

Mønster 2

Bogstaver og tal udskrives med en højere opløsning.

Glat

For udskrivning med nær-fotografisk kvalitet.


Lysstyrke

Angiv en lysstyrke-indstilling ved at indsætte en værdi fra -80 til +80 i lysstyrke-boksen, eller ved at klikke på op- og nedpilene for at ændre værdien, eller ved at trække rullegardinet til den ønskede værdi. Højere lysstyrke-niveuaer vil få grafik til at se lysere ud, og lavere lysstyrke-niveauer vil få grafik til at se mørkere ud. (Standard indstilling: 0)

Bemærk:

Disse indstillinger er kun gyldige for udskrivning af dokumenter, der indeholder bitmap, fyldte områder eller farver.


Kontrast

Angiv en kontrastindstilling ved at indsætte en værdi fra -80 til +80 i kontrastboksen (0 er middelindstillingen), eller ved at klikke på op- og nedpilene for at ændre værdien, eller ved at trække rullegardinet til den ønskede værdi. Højere kontrastniveau vil få grafiske elementer og mørke farveskygge til at se dybere ud, mens lysere skygger vil se lysere ud.  Formindskning af kontrastindstillingen har den modsatte virkning. (Standard indstilling: 0)

Bemærk:

Disse indstillinger er kun gyldige for udskrivning af dokumenter, der indeholder bitmap, fyldte områder eller farver.


Knappen Flere indstillinger

Klik for mere detaljerede indstillinger mht. udskriftskvalitet.


Knappen Om

Klik for at få vist information omkring versionen af den printerdriver, du bruger.


Dialogboks for Tilføj profil

Klik for at tilføje et nyt ikon til Profillisten. De aktuelle indstillinger fra alle ikonerne vil blive registreret for den nye profil.

Indstilling af enheder

Navn

Ikon

Kommentar

Knapper

Visningsindstillinger

OK

Annuller

Hjælp


Navn

Angiv navnet på den profil, du ønsker at registrere eller redigere.


Ikon

Vælg det ikon, der repræsenterer den profil, du ønsker at registrere eller redigere.


Kommentar

Angiv Kommentarer til den profil, du ønsker at registrere eller redigere.


Indstillingslister
Indstillingsliste

Viser en liste over indstillingerne på sideopsætningsikonet.


Indstillingslister
Indstillingsliste

Viser en liste over indstillingerne på afslutningsikonet.


Indstillingslister
Indstillingsliste

Viser en liste over indstillingerne på kvalitetsikonet.


Knappen Visningsindstillinger

Klik på denne knap for at se en liste over indstillingerne for den profil, du ønsker at registrere. Eller mens indstillingerne vises, klik på knappen for at gemme indstillingslisten.


Knappen OK

Klik for at lukke denne dialogboks og angiv de viste indstillinger.


Knappen Annuller

Klik for at lukke denne dialogboks uden at registrere ændringerne til indstillingerne.


Knappen Hjælp

Klik for at se hjælp-beskeder om denne dialogboks.


Dialogboks for Rediger profil

Brug denne dialogboks til at redigere indstillingerne for navn, ikon eller kommentarer i profillisten.

Indstilling af enheder

Profilliste

Navn

Ikon

Kommentar

Knapper

Ændr Listerækkefølge

Slet

Import

Eksport

OK

Annuller

Hjælp


Profilliste

Viser en liste over navne og andre indstillinger, der er registreret for profilen.


Knappen Ændr Listerækkefølge

Klik for at ændre profilernes rækkefølge i profillisten.


Knappen Slet

Klik for at slette de valgte indstillinger fra profillisten.


Knappen Importer

Klik for at læse profilindstillingerne fra en ekstern fil og tilføje dem til profillisten.


Knappen Eksporter

Klik for at gemme de valgte indstillinger i profillisten til en ekstern fil.


Dialogboks for Indstilling af brugerdefineret sidestørrelse

Når du udskriver på en ikke-standard sidestørrelse, yder denne dialogboks indstillinger til at designere navn, højde og bredde på det papir, du bruger.

Indstilling af enheder

Brugerdefineret papirliste

Navn

Enheder

Sidestørrelse

Knapper

OK

Annuller

Gendan standarder

Hjælp

Relaterede enheder

 Sådan bruges papir i ikke-standardstørrelser


Brugerdefineret papirliste

Viser en liste over navne på brugerdefinerede sidestørrelser. (Standard indstilling: Formular 1)


Navn

Designerer navnet på den brugerdefinerede sidestørrelse.

Navnet må være på op til 30 tegn fra alfabetet. (Standard indstilling: Formular 1)


Enheder

Angiver, hvilke måleenheder, der er brugt i dialogboksen for indstillingen af brugerdefineret sidestørrelse.


Papirstørrelse

Angiver sidestørrelsen.

Bredde

Angiv papirbredden som en værdi fra 7.62 til 21.59 cm (fra 3 til 8.5 tommer), eller klik på en af pilene for at justere værdien op eller ned.

Højde

Angiv papirhøjden som en værdi fra 12.7 til 35.56 cm (fra 5 til 14 tommer), eller klik på en af pilene for at justere værdien op eller ned.

Bemærk:

Sørg for at designere værdier, så højden er større end bredden.


Overlay-dialogboks

Indeholder indstillinger, såsom dataindstilling for overlay-udskrivning (kaldet overlayform), såvel som udskriftsrækkefølgen for overlayform og udskriftsdata, samt placeringen af og størrelsen på overlayformen.

Indstilling af enheder

Filnavn

Overlay-placering

Placering

Størrelse

Enheder

Knapper

Gennemse

Eksempel

OK

Annuller

Gendan standarder

Hjælp


Filnavn

Angiver filnavnet, hvor overlayformen er lagret.

Filen kan enten være en Microsoft Windows bitmapfil (*.bmp) eller en metafil (*.wmf). (Standard indstilling: Ingen)

Knappen Gennemse

Åbner dialogboksen for Vælg fil.


Overlay-placering

Fastlægger udskriftsrækkefølgen for overlayform og udskriftsdata.

Baggrund (Standard)

Overlayformen er udskrevet før udskriftsdata, så overlayformen er i baggrunden.

Forgrund

Overlayformen er udskrevet efter udskriftsdata, så overlayformen er i forgrunden.


Placering

Designerer placeringen af øverste venstre hjørne af overlayformen i relation til øverste venstre hjørne af papiret, vha. måleenhederne, der er valgt i enhedsboksen. Angiv en værdi mellem 0 og 42 cm, eller klik på pilene for at angive en placering. (Standard indstilling: centrering)


Størrelse

Designerer størrelsen på overlayformen, vha. måleenhederne, der er valgt i enhedsboksen.

Angiv en værdi mellem 0 og 42 cm, eller klik på pilene for at angive en placering.

Bemærk, at ratioen af bredde til højde er fastlagt automatisk. (Standard indstilling: standard indstilling for den valgte fil)


Enheder

Angiver måleenhederne for placering og størrelse.


Eksempel

Viser et eksempel på overlaystørrelse og -placering for at bekræfte de aktuelle indstillinger.


Knappen Eksempel

Klik for at opdatere eksempel-display.


Præference-dialogboks

Designerer, hvad der skal gøres, når indstillingen sidestørrelse i printerdriveren ikke stemmer overens med størrelsen på papiret i printeren.

Indstilling af enheder

Gennemfør udskrivning selv ved uoverensstemmelse mellem sidestørrelser

EMF-spooling (kunMicrosoft Windows 2000/XP)

Knapper

OK

Annuller

Gendan standarder

Hjælp


Gennemfør udskrivning selv ved uoverensstemmelse mellem papirstørrelser

Sæt kryds i denne checkboks for at fortsætte udskrivning, selv ved uoverensstemmelse mellem sidestørrelser i printerdriveren og printeren. (Standard indstilling: Fra)


EMF-spooling
EMF-spooling (kun Microsoft Windows 2000/XP)

Sæt et kryds i denne checkboks for at bruge metafil-spooling. (Standard indstilling: Fra)


Dialogboks for Flere indstillinger

Indeholder følgende ekstraindstillinger til udskrivning.

Indstilling af enheder

Tonerdensitet

Tonerbesparelse

Automatic Image Refinement

Knapper

OK

Annuller

Gendan standarder

Hjælp


Automatic Image Refinement

Fjerner skarphed på de diagonale kanter på tegnene eller grafikken. Brug denne indstilling til forbedring af kvaliteten på siderne, der er udskrevet ved 600 dpi, især kvaliteten af diagonale linjer. (Standard indstilling: Til)


Tonerbesparelse

Du kan spare på tonerforbruget ved at tynde de sorte områder i udskriftsdata under udskrivning. Brug denne indstilling, når udskriftskvaliteten ikke er vigtig, f.eks. ved udskrivning af kladdedokumenter. (Standard indstilling: Fra)


Tonerdensitet

Ændrer mængden af toner, der bruges ved udskrivning. (Standard indstilling: standard)


Vælg formularer-ikon
Vælg formularer-ikon (kun Windows 2000/XP)

Ved udskrivning af ikke-standard sidestørrelser, kan du klikke på ikonet Udskriv serverform, vælg blandt sidestørrelserne, som din printer kan bruge, og load information omkring tilgængelige former for disse sidestørrelser.

Indstilling af enheder

Valgte formularer

Sidestørrelse

Enheder

Knapper

Skift formular

Om


Valgte formularer

Viser en liste med tre formularer, valgt til almindelig brug til enhver tid. (Standard indstilling: Formular 1)


Sidestørrelse

Viser bredden, højden og margenstørrelse for den valgte form.


Enheder

Angiver enhederne, der er brugt til måling af sidestørrelse.


Knappen Skift formular

Klik på denne knap for at åbne dialogboksen for Skift formular.


Tilgængelige formularer

Viser en liste over de sidestørrelser, der er registreret på ikonet Udskriv serverformer, der kan bruges på denne printerdriver. (Standard indstilling: Formular 1)

Bemærk:

For mere information omkring definering af papirtyper på udskriftsserveren, se "Brug af ikke-standard sidestørrelser" i Canon LASER SHOT LBP-1120 Hjælpefiler.


Hvad statusvinduet?
Hvad er statusvinduet?

Statusvinduet lader dig se fremskridtsstatus for udskriftsjobs og kontrollere udskriftsoperationer.

For at se enhederne, der ikke er vist herunder, skal du klikke på højre museknap på den enhed i statusvinduet, som du vil se, og derefter klikke på 'Hvad er det?'

Enheder

Menuen Job

Menuen Indstillinger

Menuen Hjælp


Menuen Job

Denne menu bruges til at pausere og genoptage udskriftsjobs, såvel som slette udskriftsjobs.

Enheder

Pause i job

Genoptag job

Slet job


Pause i job

Pauserer udskriftsjob. Siden, der udskrives, når denne kommando vælges, vil udskrives, før pause i job.


Genoptag job

Genoptager udskriftsjob, der har været i pause.


Slet job

Sletter det aktuelle udskriftsjob. Siden, der udskrives, når denne kommando vælges, vil udskrives, før job slettes.


Menuen Indstillinger

Åbner dialogboksen Statusindstillinger. Bruges også til udskrivning af renseark.

Enheder

Statusindstillinger

Rensning

Bemærk:

Hvis printeren er i gang med at udskrive eller der opstår en fejl, vil Rensnings-menuen blive grå og kan ikke vælges.


Dialogboks for Statusindstillinger

Fastlægger, når statusvinduet vises, hvorvidt lydbesked afspilles, og hvornår statuskontrol vises.


Statusvindue

Vælg om statusvinduet skal vises, når printeren udskriver eller kun ved fejl. (Standard indstilling: Vis printerstatusvindue under udskrivning)


Lyde

Vælg om lydbeskeder skal afspilles ved regulære beskeder, eller kun afspille ved fejl, eller slet ikke afspille lydbeskeder. (Standard indstilling: Afspil alle lyde)

Bemærk:

Hvis der ikke er installeret en lyddriver, vil denne gruppe blive grå og kan ikke vælges.


Statuskontrol

Vælg om printerens statuskontrol skal være aktiveret hele tiden, kun under udskrivning eller kun når printerstatusvinduet er åbent. (Standard indstilling: Overvåger altid status)


Altid øverst

Afkryds dette felt for altid at få vist statusvinduet foran andre vinduer. (Standard indstilling: Fra)


Rensning

Udskriv renseark.


Menuen Hjælp

Tillader dig at søge efter de enheder, du vil vide mere om, vha. nøgleordssøgning.

Enheder

Emner i Hjælp

Om


Emner i Hjælp

Åbner dialogboksen for Emner i Hjælp, så du kan søge efter de enheder, du vil vide mere om, vha. Indsholdsikonet eller Indeksikonet.


Om

Viser information omkring versionen af dette statusvindue.


Ikon

Angiver printerstatus.

	Klar til at udskrive.
	Printer i pause.
	Problemadvarsel.
	Advarsel.
	Unormal status.


Beskedområde

Viser beskeder om printerstatus.

Med visse beskeder kan der under dette område blive vist detaljeret information om fejl eller gendannelsesinstruktioner.


Animationsområde

Viser grafik, der angiver printerstatus. Under udskrivning viser displayet udskrivningsstatus og hvis der opstår problemer, angiver displayet problemets status. Baggrundsfarven ændres også i henhold til printerens status.

Blå	Klar til at udskrive.
Orange	Problemadvarsel.
Rød	Advarsel.


Udskriver job-ikon

Viser information om jobbet, der aktuelt udskrives, heriblandt dokumentnavn, brugernavn, computernavn, anslået resterende tid og anslået sluttid.


Udskrevet job-ikon

Viser information om fuldført udskriftsjobs, heriblandt dokumentnavn, status, ejer, sider og udskrevet kl.

Udskriftshistorie-display viser op til 100 jobs.


Job i kø-ikon

Viser information om job i kø, heriblandt dokumentnavn, status, ejer, sider og startet kl.

Du kan pausere, genoptage eller slette job i kø vha. jobmenuen eller værktøjslinjen.


Fremskridtslinje

Viser fremskridtsstatus for det job, der aktuelt udskrives.

Displayformatet er noget anderledes, hvis der bruges spooling.

Spooling i brug	Bevægelsen af den blå linje angiver udskriftsfremskridt. Det totale antal af side og antallet af udskrevne sider vises.
Ingen spooling i brug	Kun antallet af sider, for hvilke udskrivning er afsluttet, vises. Når alle sider er bearbejdet, vises det samlede antal af sider i udskriftsjobbet.
Spool-indstillinger i Microsoft Windows 98/Me
Åbn Detaljer-ikonarket i Canon LASER SHOT LBP-1120 Egenskabsdialogboks og klik på Spoolindstillings-knappen. Indstil spoolindstillingerne i dialogboksen Printerspool-indstillinger.

Spool-indstillinger i Microsoft Windows 2000/XP
Indstil spoolindstillinger i Avanceret-ikonarket i Canon LASER SHOT LBP-1120 Egenskabsdialogboks. Spoolmoden er indstillet af driveren.


Værktøjslinje

Du kan pausere og genoptage udskriftsjob, såvel som slette jobs.

Funktionen er den samme som de korresponderende enheder i jobmenuen.

	Pauserer udskriftsjob. Siden, der udskrives, når denne kommando vælges, vil udskrives, før pause i job.
	Genoptager udskriftsjob, der har været i pause.
	Sletter det aktuelle udskriftsjob. Siden, der udskrives, når denne kommando vælges, vil udskrives, før job slettes.


Området Joboplysninger

Viser information med relation til udskriftsjob, udskrevne job eller job i kø, heriblandt dokumentnavn, status, sider, osv.


Statuslinje

Viser printertilslutningernes status.

Når en menu er åben, vis information om menuvalgene.


Manglende filer
Fejlfindingsbeskeder
Manglende filer

Der blev ingen filer fundet.

Geninstaller softwaren.


Uventet version
Fejlfindingsbeskeder
Uventet version

Versionen af filen, der skal bruges til udskrivning, er forskellig fra versionen af installeret fil.

Geninstaller softwaren.


Uventet størrelse
Fejlfindingsbeskeder
Uventet størrelse

Størrelsen på filen, der skal bruges til udskrivning, er forskellig fra størrelsen på den installerede fil.

Geninstaller softwaren.


Uventet tidsstempel
Fejlfindingsbeskeder
Uventet tidsstempel

Tidsstemplet på filen, der skal bruges til udskrivning, er forskellig fra tidstemplet på den installerede fil.

Geninstaller softwaren.


Ukorrekt portindstilling
Fejlfindingsbeskeder
Ukorrekt portindstilling

En lokal port, der ikke er i stand til at udskrive, er blevet valgt. Denne meddelelse vises også, når du bruger Microsoft Windows 2000/XP Printer Pool.

Hvis portdesigneringen er forkert:

Klik på Ja-knappen og ændr portindstilling.

For at slutte til Fejlfinding:

Klik på Nej-knappen.
I dette tilfælde vil der ikke blive foretaget portkontrol.


Kunne ikke opnå adgang til udskriftsserveren
Fejlfindingsbeskeder
Kunne ikke opnå adgang til udskriftsserveren

Kunne ikke opnå adgang til udskriftsserveren til netværksprinteren.

Bekræft, at serveren kører.

Hvis serveren kører, bekræft, at du er logget på netværket.


Kunne ikke opnå adgang til netværksprinter
Fejlfindingsbeskeder
Kunne ikke opnå adgang til netværkspringer

Kunne ikke opnå adgang til netværksprinter.

Fra Udskriftsserveren, åbn Canon LASER SHOT LBP-1120 Egenskabdeling-ikonet, og afkryds "Delt som."
* I Windows XP, afkryds "Del denne printer."

Hvis denne indstilling allerede er markeret, skal du kontrollere printeradgangstilladelsen for at se, om du har tilladelse til at bruge printeren.


Ingen tilladelse
Fejlfindingsbeskeder
Ingen tilladelse (kun Microsoft Windows 2000/XP)

Dette problem kan ikke løses, fordi brugeren, der aktuelt er logget på, ikke har den nødvendige tilladelse.


Registreringsdatabasen er forkert.
Fejlfindingsbeskeder
Registreringsdatabasen er forkert

Registreringsdatabasen er forkert.

Geninstaller softwaren.